 -1.009595195E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.062700E+00  dx in pixels
 -8.803800E+00  dy in pixels
      1.016358  scalx
      1.019551  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
