 -8.411556890E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.037209E+00  dx in pixels
 -3.115356E+01  dy in pixels
      1.015134  scalx
      1.020849  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
