 -1.015723789E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.247000E-01  dx in pixels
 -8.842900E+00  dy in pixels
      1.016656  scalx
      1.019410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
