 -1.024746788E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.671100E+00  dx in pixels
 -8.048900E+00  dy in pixels
      1.017248  scalx
      1.018983  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
