 -8.347147830E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.029010E+00  dx in pixels
 -3.299062E+01  dy in pixels
      1.015827  scalx
      1.020121  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
