 -1.019711483E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.937300E+00  dx in pixels
 -9.069800E+00  dy in pixels
      1.017322  scalx
      1.018621  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
