 -1.029476852E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.219500E+00  dx in pixels
 -7.632400E+00  dy in pixels
      1.015452  scalx
      1.020546  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
