 -1.002807690E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.687500E+00  dx in pixels
 -7.977600E+00  dy in pixels
      1.013897  scalx
      1.022926  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
