 -8.518896780E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.320291E+00  dx in pixels
 -3.108496E+01  dy in pixels
      1.012744  scalx
      1.023251  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
