 -1.019454278E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.061600E+00  dx in pixels
 -8.192600E+00  dy in pixels
      1.013858  scalx
      1.022022  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
