 -8.179669300E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.224159E+00  dx in pixels
 -3.295383E+01  dy in pixels
      1.012471  scalx
      1.024052  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
