 -8.183878400E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.894878E+00  dx in pixels
 -3.088378E+01  dy in pixels
      1.015066  scalx
      1.021122  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
