 -9.924027400E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.038000E-01  dx in pixels
 -7.766800E+00  dy in pixels
      1.016444  scalx
      1.019618  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
