 -1.539972127E-02  6.490233860E-03  3.651448764E-03  5.323144198E-03  rotation in radian
 -3.307300E+00  dx in pixels
 -9.905200E+00  dy in pixels
      1.015458  scalx
      1.020029  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
