 -1.066920927E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.157700E+00  dx in pixels
 -4.638000E+00  dy in pixels
      1.015401  scalx
      1.022444  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
