 -8.648774250E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.299092E+00  dx in pixels
 -3.142108E+01  dy in pixels
      1.010657  scalx
      1.022892  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
