 -1.007819537E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.232600E+00  dx in pixels
 -6.459600E+00  dy in pixels
      1.015487  scalx
      1.020434  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
