 -8.849001080E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.057384E+01  dx in pixels
 -3.117484E+01  dy in pixels
      1.009557  scalx
      1.026207  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
