 -1.048589908E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.024500E+00  dx in pixels
 -6.548200E+00  dy in pixels
      1.010406  scalx
      1.025353  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
