 -7.561320490E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.405320E+01  dx in pixels
 -3.288110E+01  dy in pixels
      1.012777  scalx
      1.024012  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
