 -8.099344800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.052991E+01  dx in pixels
 -3.130443E+01  dy in pixels
      1.012685  scalx
      1.023615  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
