 -1.001162580E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.555400E+00  dx in pixels
 -6.682000E+00  dy in pixels
      1.013809  scalx
      1.022055  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
