 -9.830193780E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.758700E+00  dx in pixels
 -7.541300E+00  dy in pixels
      1.013834  scalx
      1.022647  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
