 -7.606619470E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.248281E+01  dx in pixels
 -3.195567E+01  dy in pixels
      1.015007  scalx
      1.021010  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
