 -1.081332501E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.899698E-02  dx in pixels
  3.777881E-02  dy in pixels
      1.024977  scale x
      1.025236  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
