 -1.070792838E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.612200E+00  dx in pixels
 -1.212620E+01  dy in pixels
      1.013706  scalx
      1.022771  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
