 -1.047931982E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.176200E+00  dx in pixels
 -1.211760E+01  dy in pixels
      1.016902  scalx
      1.019574  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
