 -8.233464700E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.820343E+00  dx in pixels
 -3.475696E+01  dy in pixels
      1.013325  scalx
      1.023418  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
