 -1.042500970E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.153600E+00  dx in pixels
 -1.257110E+01  dy in pixels
      1.014703  scalx
      1.021894  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
