 -1.067310995E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.830400E+00  dx in pixels
 -1.218890E+01  dy in pixels
      1.016594  scalx
      1.019979  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
