 -1.079993098E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.774200E+00  dx in pixels
 -8.460500E+00  dy in pixels
      1.025459  scalx
      1.013387  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
