 -1.090992746E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.957000E-01  dx in pixels
 -1.143370E+01  dy in pixels
      1.015673  scalx
      1.020947  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
