 -1.063349833E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.065000E-01  dx in pixels
 -8.590000E+00  dy in pixels
      1.020571  scalx
      1.017675  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
