 -1.115197463E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.386000E-01  dx in pixels
 -1.127680E+01  dy in pixels
      1.012039  scalx
      1.024376  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
