 -8.630725640E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.018766E+01  dx in pixels
 -3.104539E+01  dy in pixels
      1.016312  scalx
      1.021084  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
