 -1.066308864E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.709500E+00  dx in pixels
 -9.795400E+00  dy in pixels
      1.017973  scalx
      1.019631  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
