 -1.086545457E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.383200E+00  dx in pixels
 -1.186630E+01  dy in pixels
      1.013954  scalx
      1.022346  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
