 -8.755580350E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.520198E+00  dx in pixels
 -3.042810E+01  dy in pixels
      1.016161  scalx
      1.021046  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
