 -1.078748795E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.666252E-02  dx in pixels
 -4.331435E-02  dy in pixels
      1.025415  scale x
      1.024150  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
