 -8.673632740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.901484E+00  dx in pixels
 -3.129366E+01  dy in pixels
      1.015080  scalx
      1.020830  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
