 -1.048390474E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.128000E-01  dx in pixels
 -1.144120E+01  dy in pixels
      1.016705  scalx
      1.019588  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
