 -1.078839627E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.937800E+00  dx in pixels
 -7.874600E+00  dy in pixels
      1.021727  scalx
      1.016782  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
