 -9.749796820E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.948050E+00  dx in pixels
 -2.691884E+01  dy in pixels
      1.007910  scalx
      1.026623  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
