 -1.127342082E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.308100E+00  dx in pixels
 -8.084300E+00  dy in pixels
      1.009492  scalx
      1.025673  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
