 -1.084882511E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.362300E+00  dx in pixels
 -8.004100E+00  dy in pixels
      1.017618  scalx
      1.019106  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
