 -1.101857301E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.561602E-02  dx in pixels
  4.488637E-02  dy in pixels
      1.024964  scale x
      1.023735  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
