 -9.003674310E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.810816E+00  dx in pixels
 -2.833203E+01  dy in pixels
      1.017497  scalx
      1.019316  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
