 -1.062729331E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.227100E+00  dx in pixels
 -8.294800E+00  dy in pixels
      1.019634  scalx
      1.018147  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
