 -1.094773997E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.005600E+00  dx in pixels
 -8.221600E+00  dy in pixels
      1.017594  scalx
      1.019692  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
