 -1.063846078E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.606800E+00  dx in pixels
 -9.179200E+00  dy in pixels
      1.018369  scalx
      1.019609  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
